en	An authentication exception occurred.
und	'n Verifikasie probleem het voorgekom.

en	Authentication credentials could not be found.
und	Verifikasiebewyse kon nie gevind word nie.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	Verifikasieversoek kon weens 'n stelselprobleem nie verwerk word nie.

en	Invalid credentials.
und	Ongedige verifikasiebewyse.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Die koekie is alreeds deur iemand anders gebruik.

en	Not privileged to request the resource.
und	Nie bevoorreg om die hulpbron aan te vra nie.

en	Invalid CSRF token.
und	Ongeldige CSRF-teken.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	Geen verifikasieverskaffer is gevind wat die verifikasietoken kan ondersteun nie.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	Geen sessie is beskikbaar, die het verval of koekies is nie geaktiveer nie.

en	No token could be found.
und	Geen teken kon gevind word nie.

en	Username could not be found.
und	Gebruikersnaam kon nie gevind word nie.

en	Account has expired.
und	Rekening het verval.

en	Credentials have expired.
und	Verifikasiebewyse het verval.

en	Account is disabled.
und	Rekening is deaktiveer.

en	Account is locked.
und	Rekening is gesluit.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
und	Te veel mislukte aanmeldpogings, probeer asseblief later weer.

en	Invalid or expired login link.
und	Ongeldige of vervalde aanmeldskakel.