en	An authentication exception occurred.
und	Грешка при автентикация.

en	Authentication credentials could not be found.
und	Удостоверението за автентикация не е открито.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	Заявката за автентикация не може да бъде обработената поради системна грешка.

en	Invalid credentials.
und	Невалидно удостоверение за автентикация.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Тази бисквитка вече се ползва от някой друг.

en	Not privileged to request the resource.
und	Нямате права за достъп до този ресурс.

en	Invalid CSRF token.
und	Невалиден CSRF токен.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	Не е открит провайдър, който да поддържа този токен за автентикация.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	Сесията не е достъпна, или времето за достъп е изтекло, или бисквитките не са разрешени.

en	No token could be found.
und	Токенът не е открит.

en	Username could not be found.
und	Потребителското име не е открито.

en	Account has expired.
und	Акаунтът е изтекъл.

en	Credentials have expired.
und	Удостоверението за автентикация е изтекло.

en	Account is disabled.
und	Акаунтът е деактивиран.

en	Account is locked.
und	Акаунтът е заключен.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
und	Твърде много неуспешни опити за вход, моля опитайте по-късно.

en	Invalid or expired login link.
und	Невалиден или изтекъл линк за вход.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
und	Твърде много неуспешни опити за вход, моля опитайте отново след %minutes% минута.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
und	Твърде много неуспешни опити за вход, моля опитайте отново след %minutes% минути.