en	An authentication exception occurred.
und	שגיאה באימות

en	Authentication credentials could not be found.
und	פרטי זיהוי לא נמצאו.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	לא ניתן היה לעבד את בקשת אימות בגלל בעיית מערכת.

en	Invalid credentials.
und	שם משתמש או סיסמא שגויים.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	עוגיה כבר שומשה.

en	Not privileged to request the resource.
und	אין הרשאה מתאימה.

en	Invalid CSRF token.
und	אסימון CSRF לא חוקי.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	לא נמצא ספק אימות המתאימה לבקשה.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	אין סיישן זמין, או שתם הזמן הקצוב או העוגיות אינן מופעלות.

en	No token could be found.
und	הטוקן לא נמצא.

en	Username could not be found.
und	שם משתמש לא נמצא.

en	Account has expired.
und	החשבון פג תוקף.

en	Credentials have expired.
und	פרטי התחברות פקעו תוקף.

en	Account is disabled.
und	החשבון מבוטל.

en	Account is locked.
und	החשבון נעול.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
und	יותר מדי ניסיונות כניסה כושלים, אנא נסה שוב מאוחר יותר.

en	Invalid or expired login link.
und	קישור כניסה לא חוקי או שפג תוקפו.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
und	יותר מדי ניסיונות כניסה כושלים, אנא נסה שוב בוד %minutes% דקה.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
und	יותר מדי ניסיונות כניסה כושלים, אנא נסה שוב בוד %minutes% דקות.